NAME            3C589
FILE            3C589.COM
DESCRIPTION     3Com EtherLink III PCMCIA 
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         8912
SIZE            621
